
-- ----------------------------
-- Table structure for zh_external_data
-- ----------------------------

CREATE TABLE `zh_external_data` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `tid` int(11) NOT NULL COMMENT '标段id',
  `sid` int(11) NOT NULL DEFAULT '-1' COMMENT '所属期id，-1表示整个标段共用',
  `ex_type` varchar(20) CHARACTER SET utf8 NOT NULL COMMENT '额外数据 - 类型(''fl'': 富龙接口数据)',
  `ex_field` varchar(20) CHARACTER SET utf8 NOT NULL COMMENT '额外数据 - 名称(具体细分由ex_type决定)',
  `ex_value` text CHARACTER SET utf8 COMMENT '额外数据 - 值',
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci COMMENT='外部所需数据\r\n非计量支付内部运行所需数据，当接入外部系统时，这些系统可能要求我们提供某些额外的数据，例如：富龙接口，wbs_code\r\n类似数据，均存储在这里';

-- ----------------------------
-- zh_stage_bonus add column 发文单位
-- ----------------------------
ALTER TABLE `zh_stage_bonus`
ADD COLUMN `doc_co`  varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NULL COMMENT '发文单位' AFTER `code`;

-- ----------------------------
-- zh_stage_bonus add column 依据材料 - 文件列表
-- ----------------------------
ALTER TABLE `zh_stage_bonus`
ADD COLUMN `proof_file`  text CHARACTER SET utf8 NULL COMMENT '依据材料 - 文件列表(json)' AFTER `proof`;


